ARCHCFLAGS=-D__ST_MT_ERRNO__ -Zsysv-signals -DSYSVSIGNAL -DHASERRORVARS -DNEEDMENDIAN -DHASSTDLIB -DSYSVSTR -DNOGETDTBLSIZ -DNOTMPNAM -DNOWAIT3 -DNOUNIXDOM -DNOSOCKOPT -DNOWAITPID -DRSHCOMMAND=\"rsh\" -DMAXHOSTNAMELEN=256 -DFAKEXDRFLOAT 
ARCHDLIB  =-lsocket -lrpc
ARCHDOBJ  =
ARCHLIB	  =-lsocket -lrpc
HASRANLIB =f
PVM_ARCH  =OS2
EXESFX    =.exe       
CC        =gcc